Title: Aparellament de respostes breus

Q: H_2SO_4
A: àcid sulfúric / tretraoxosulfat(VI) d'hidrogen / tretraoxosulfat (VI) d'hidrogen / tretraoxosulfat (VI) de hidrogen

Aparellament de respostes curtes aleatories

(Cal tenir un repositori de preguntes de resposta breu d'on triar-les.)

En fa una selecció aleatoria de les preguntes de resposta breu que hi ha disponibles. El nombre de preguntes el determinem nosaltres.
If right: La resposta és correcta.
If partly right: La resposta és parcialment correcta.
If wrong: La resposta és incorrecta.

Q: NH_3
A: amoníac

Q: HCl
A: àcid clorhídric